\documentclass[a4paper,10pt]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[romanian]{babel}
\usepackage{hyperref}

%opening
\title{MPI: dosar autoevaluare}
\author{Prenume Nume\\
Specializare\\
An\\
Email: \href{mailto:prenume.numeXX@e-uvt.ro}{\texttt{prenume.numeXX@e-uvt.ro}}
}


\begin{document}

\maketitle
\section{Prezentare dosar (1 p): „din oficiu”}

\section{Lucrare ($\leq$ 5 p)}
\subsection{Lucrare iniţială ($\leq$ 1 p)}
Autoevaluare: lucrarea iniţială, evaluată conform standardelor discutate la curs. 

\subsection{Lucrare EasyChair  ($\leq$ 3 p)}
Conform deciziei, via EasyChair. Lucrarea, respectiv rapoartele de evaluare ale lucrării, de pe pagina EasyChair, vor fi incluse în dosar. 

\begin{itemize}
 \item \textbf{Strong accept:} 3 p. 
 \item \textbf{Accept:} 2.5 p. 
 \item \textbf{weak accept:} 2 p. 
 \item \textbf{borderline:} 1.5 p. 
 \item \textbf{weak reject:} 1 p. 
 \item \textbf{Reject:} 0.5 p. 
 \item \textbf{Strong reject:} 0 p. 
\end{itemize}




\subsection{Lucrare finală: ($\leq$ 1 p)}
Lucrarea finală, ajustată în funcţie de remarcile evaluatorilor, va fi inclusă în dosar, cu îmbunătăţirile discutate la predarea dosarului. 

\section{Evaluare lucrări via EasyChair ($\leq$ 3 p)}
Punctele pentru evaluări au fost anunţate sub formă de comentarii la rapoartele de evaluare, pe EasyChair. 


\section{Prezentare ($\leq$ 5 p)}

\subsection{Pregătirea prezentării - „scenariul” ($\leq$ 2 p)}
„Scenariul” prezentării -- documentul ce conţine analiza audienţei, obiectivele operaţionale, structurarea prezentării, mediile de suport folosite şi textul prezentării -- aşa cum au fost discutate la curs, vor fi incluse în dosar. 

\subsection{Prezentare ($\leq$ 2 p)}

Autoevaluare: ce a funcţionat în prezentare, ce nu a funcţionat, cum se poate îmbunătăţi prezentarea. 

\subsection{Asistare la prezentări ($\leq$ 1 p)}

Trebuie incluse câte 2 întrebări la cel puţin 3 prezentări (din acestea pt cel puţin o întrebare, prezentat răspunsul celui ce a prezentat), plus o recenzie la una dintre prezentările la care aţi luat parte. 



\section{Harta informaticii ($\leq$ 3 p)}
Harta va fi prezentată la o dată fixată de comun acord. 


\end{document}
